R-L phase diff vs IAT time for 20061005.C BAND.1 SN 2 IF 1 - 2

Plot file version 15 created 07-OCT-2006 17:18:29

12D VLA: E12 IF 1 5 0 -5 12D VLA: E12 IF 2 10 5 0

13D EVLA:N16 IF 1

Degrees

5 0 -5 -10 13D EVLA:N16 IF 2

TIME (HOURS)

10 26 28 30 32 34

5 0 -5