Plot file version 1 created 27-NOV-2009 19:59:44 Elevation vs Time hrs for BL149CC.UVDP1.1 Several Sources Ants * - * Stokes FULL IF# 1 - 4 Chan# 1 - 16

Elevation axis for antenna 2 ( FD ) only Freq = 15.3256 GHz, Bw = 8.000 MHz

Degrees

TIME (HOURS)

06 08 10 12 14 16 18 20 22 1/00 1/02 1/04

40

20

0

-20

-40

-60

-80